\doxysection{rtrlib/lib/log\+\_\+private.h File Reference}
\hypertarget{log__private_8h}{}\label{log__private_8h}\index{rtrlib/lib/log\_private.h@{rtrlib/lib/log\_private.h}}
\doxysubsubsection*{Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
void \mbox{\hyperlink{log__private_8h_abb57f299264865eb02379019cfe4df0c}{lrtr\+\_\+dbg}} (const char \texorpdfstring{$\ast$}{*}frmt,...) \mbox{\hyperlink{rtr__pdus_8h_a99dd4ca7aa1a44d28c0d5c543ec466bd}{\+\_\+\+\_\+attribute\+\_\+\+\_\+}}((format(printf
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Writes a message to stdout if NDEBUG isn\textquotesingle{}t defined. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Function Documentation}
\Hypertarget{log__private_8h_abb57f299264865eb02379019cfe4df0c}\label{log__private_8h_abb57f299264865eb02379019cfe4df0c} 
\index{log\_private.h@{log\_private.h}!lrtr\_dbg@{lrtr\_dbg}}
\index{lrtr\_dbg@{lrtr\_dbg}!log\_private.h@{log\_private.h}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{lrtr\_dbg()}{lrtr\_dbg()}}
{\footnotesize\ttfamily void lrtr\+\_\+dbg (\begin{DoxyParamCaption}\item[{const char \texorpdfstring{$\ast$}{*}}]{frmt,  }\item[{}]{... }\end{DoxyParamCaption})}



Writes a message to stdout if NDEBUG isn\textquotesingle{}t defined. 


\begin{DoxyParams}[1]{Parameters}
\mbox{\texttt{ in}}  & {\em frmt} & log message in printf format style. \\
\hline
\end{DoxyParams}
